X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/16dcc.git/blobdiff_plain/70f3455e44e96f0ad00501af3d6f396bc09ef436..fe1f98f02955dc8615b2671ed8529a02eb73f024:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 13d2e2d..fa85b2b 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -122,7 +122,7 @@ the classical statistical tests.
 \input{hamilton}
 
 
-\section{Stopping Time}\label{sec:hypercube}
+\section{Mixing Time}\label{sec:hypercube}
 \input{stopping}
 
 \section{Experiments}\label{sec:prng}
