X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/GMRES2stage.git/blobdiff_plain/547cc481606d38a866237d45c9dc258c073b0af8..f9c41ae8b1dcb1ffcddbc25c953cf8faa1aa9ed8:/paper.tex

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index 9c13d40..fa5aeb7 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -887,7 +887,7 @@ torso3             & 2D/3D problem & 259,156 & 4,429,042 \\
 Chosen parameters  are detailed below.   
 We have  stopped  the  GMRES every  30
 iterations (\emph{i.e.}, $max\_iter_{kryl}=30$), which is the default 
-setting of GMRES restarts.  $s$, for its part, has been set to 8. CGLS 
+setting of GMRES restart parameter.  $s$, for its part, has been set to 8. CGLS 
  minimizes  the   least-squares  problem   with  parameters
 $\epsilon_{ls}=1e-40$ and $max\_iter_{ls}=20$.  The external precision is set to
 $\epsilon_{tsirm}=1e-10$.  These  experiments have been performed  on an Intel(R)
