X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/JournalMultiPeriods.git/blobdiff_plain/82118333bcdd1e2615611a6f72996c619397d3f0..3835a7e1c5229e2f2711c7654ca42e05c2545617:/article.tex?ds=sidebyside

diff --git a/article.tex b/article.tex
index eb65d9f..779bfe1 100644
--- a/article.tex
+++ b/article.tex
@@ -915,7 +915,7 @@ Figure~\ref{fig77} for different network sizes.
 
 \begin{figure}[ht!]
 \centering
-\includegraphics[scale=0.5]{F/T.pdf}  
+\includegraphics[scale=0.5]{FT.pdf}  
 \caption{Execution Time (in seconds)}
 \label{fig77}
 \end{figure} 
@@ -963,9 +963,9 @@ metrics, MuDiLCO-5 seems to be the best suited method compared to MuDiLCO-7.
 \begin{figure}[t!]
   \centering
   \begin{tabular}{cl}
-    \parbox{9.5cm}{\includegraphics[scale=0.5125]{F/LT95.pdf}} & (a) \\
+    \parbox{9.5cm}{\includegraphics[scale=0.5125]{FLT95.pdf}} & (a) \\
     \verb+ + \\
-    \parbox{9.5cm}{\includegraphics[scale=0.5125]{F/LT50.pdf}} & (b)
+    \parbox{9.5cm}{\includegraphics[scale=0.5125]{FLT50.pdf}} & (b)
   \end{tabular}
   \caption{Network lifetime for (a) $Lifetime_{95}$ and 
     (b) $Lifetime_{50}$}
