X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAhmed.git/blobdiff_plain/9d87ab2b1a5d770f166a68a69816a9e5f9406446..bbcf0d29377de2a0fcd854331d65925b41aee6ba:/CHAPITRE_04.tex?ds=sidebyside

diff --git a/CHAPITRE_04.tex b/CHAPITRE_04.tex
index ffb02d9..32cec12 100644
--- a/CHAPITRE_04.tex
+++ b/CHAPITRE_04.tex
@@ -4,7 +4,7 @@
 %%                          %%
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
-\chapter{Energy Optimization of the Asynchronous Iterative Applications}
+\chapter{Energy Optimization of Asynchronous Iterative Applications}
 \label{ch4}
 
 
