X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAhmed.git/blobdiff_plain/c0bd2c0a423e52c4afcbf06c277acc7081585fde..240aac4a27721a2cb9d0e2ccd75e6e8970ce90c8:/Thesis.tex

diff --git a/Thesis.tex b/Thesis.tex
index 72b8c47..cb62900 100644
--- a/Thesis.tex
+++ b/Thesis.tex
@@ -15,7 +15,7 @@
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 \include{Abstruct}  
-%\include{Resume}
+\include{Resume}
 %% Sommaire
 
 \tableofcontents
