X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/1e6c973630b57cc7cf78232de0f9c8b3bf0d334b..f4f5f337524382c18d1b10df1769db7f17d89acc:/CHAPITRE_05.tex?ds=sidebyside

diff --git a/CHAPITRE_05.tex b/CHAPITRE_05.tex
index 95ad64d..9d9ee24 100644
--- a/CHAPITRE_05.tex
+++ b/CHAPITRE_05.tex
@@ -360,7 +360,6 @@ emphasize that the  simulation continues as long as a network  in a subregion is
 \label{fig6}
 \end{figure} 
 
-
  
 \item {{\bf Energy consumption}} \label{subsec:EC} 
 %\subsection{Energy consumption} 
