X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/24fed0489d40a652521234943c5d8791f4d5daaa..1e6c973630b57cc7cf78232de0f9c8b3bf0d334b:/CHAPITRE_06.tex?ds=sidebyside

diff --git a/CHAPITRE_06.tex b/CHAPITRE_06.tex
index f4e8bb0..d97acc9 100644
--- a/CHAPITRE_06.tex
+++ b/CHAPITRE_06.tex
@@ -3,7 +3,7 @@
 %%       CHAPTER 06        %%
 %%                          %%
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
- \chapter{ Perimeter-based Coverage Optimization to Improve Lifetime in Wireless Sensor Networks}
+ \chapter{ Perimeter-based Coverage Optimization to Improve Lifetime in WSNs}
 \label{ch6}
 
 
