X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/585c6ba024142990d0e8889792b49ca87292c3ee..b15795affb468ae97eeb4dfd90893ff79961f193:/ACRONYMS.tex

diff --git a/ACRONYMS.tex b/ACRONYMS.tex
index f30ab04..c07c9fe 100644
--- a/ACRONYMS.tex
+++ b/ACRONYMS.tex
@@ -53,14 +53,15 @@
 \item[GUI] Graphical User Interface
 \item[NED] NEtwork Description
 \item[ns-2] Network Simulator-2
-\item[OPNET] Optimized Network Engineering tool
+\item[OPNET] Optimized Network Engineering Tool
 \item[GloMoSim]  Global Mobile System Simulator
 \item[SENSE] Sensor Network Simulator and Emulator
 \item[GTSNetS] Georgia Tech Sensor Network Simulator
 \item[GNU] GNU's Not Unix
+\item[LP] Linear Programming 
 \item[GLPK] GNU Linear Programming Kit
 \item[MPS]  Mathematical Programming System
-\item[COIN-OR] Linear Programming 
+\item[COIN-OR] COmputational INfrastructure for Operations Research 
 \item[BCP]  Branch Cut and Price
 \item[CBC]  COIN-OR Branch and Cut
 \item[OPL] Optimization Programming Language 
