X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/8650c8fef559350da23a6febc1c3c4bded1609f1..647071a417ef52e995581f796c0c32cf6915cd51:/entete.tex?ds=inline

diff --git a/entete.tex b/entete.tex
index 6dc76f5..346d55d 100644
--- a/entete.tex
+++ b/entete.tex
@@ -171,8 +171,4 @@
 
 
 
-
-
-
-
  
