X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/b15795affb468ae97eeb4dfd90893ff79961f193..127dd5ebfa42d2c6220639b057082517a4502c38:/CHAPITRE_04.tex

diff --git a/CHAPITRE_04.tex b/CHAPITRE_04.tex
index f0f1415..a692dc3 100644
--- a/CHAPITRE_04.tex
+++ b/CHAPITRE_04.tex
@@ -350,7 +350,7 @@ The modeling language for Mathematical Programming (AMPL)~\cite{AMPL} is  employ
 \label{tab:EC}
 \begin{tabular}{|l||cccc|}
   \hline
-  {\bf Sensor status} & MCU & Radio & Sensor & {\it Power (mW)} \\
+  {\bf Sensor status} & MCU & Radio & Sensing & {\it Power (mW)} \\
   \hline
   LISTENING & On & On & On & 20.05 \\
   ACTIVE & On & Off & On & 9.72 \\
