X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/b526efd6a44846d1d89a70fedae4bf9bd2058885..291b2f6b04186d20639b536c8e70f48d348ea251:/CHAPITRE_06.tex

diff --git a/CHAPITRE_06.tex b/CHAPITRE_06.tex
index f4e8bb0..d97acc9 100644
--- a/CHAPITRE_06.tex
+++ b/CHAPITRE_06.tex
@@ -3,7 +3,7 @@
 %%       CHAPTER 06        %%
 %%                          %%
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
- \chapter{ Perimeter-based Coverage Optimization to Improve Lifetime in Wireless Sensor Networks}
+ \chapter{ Perimeter-based Coverage Optimization to Improve Lifetime in WSNs}
 \label{ch6}
 
 
