X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/b8c29e4970d4776b8a6b2aecaeac93b05fa8114a..b3546ede493fc38b761124b368cd9feb036c16a9:/Thesis.tex?ds=sidebyside

diff --git a/Thesis.tex b/Thesis.tex
index 9017b01..bb527c2 100644
--- a/Thesis.tex
+++ b/Thesis.tex
@@ -42,7 +42,7 @@
 \setcounter{page}{1}
 \pagenumbering{arabic}
 
-\include{CHAPITRE_01}
+%\include{CHAPITRE_01}
 
 \include{CHAPITRE_02}
 
