X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/UIC2013.git/blobdiff_plain/04c09785f4cb24f21708a0e95672ce7bcc4290bf..b55de8fd7068f3bdaa7f15bcb2de807127e19531:/bare_conf.tex?ds=inline

diff --git a/bare_conf.tex b/bare_conf.tex
index 1a9602b..832076e 100755
--- a/bare_conf.tex
+++ b/bare_conf.tex
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 \hyphenation{op-tical net-works semi-conduc-tor}
 
-\usepackage{float}
+\usepackage{float} 
 \usepackage{epsfig}
 \usepackage{calc}
  \usepackage{times,amssymb,amsmath,latexsym}
