X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/023abe68272c9371d78a52331610cfd4c3602c5c..76bdbf50a25fe4e9c90d4ed77c2bfb49aa3fff3d:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 963d74d..d411c36 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -55,6 +55,7 @@ Universit\'{e} de Franche-Comt\'{e}, France \\
 \section{Discussion}
 \input{discussion.tex}
 \section{Conclusion}\label{sec:concl}
+\input{conclusion}
 
 \bibliographystyle{plain}
 
