X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/188cffcb7a29e0a564f9306e114d4738a564c58e..10a733d0fdf845729c8b868f9f6959f5fe34f01c:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 8b1835f..02ff0ac 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -73,6 +73,7 @@ and Michel Salomon*\\
 
 
 \bibliographystyle{plain}
+
 \bibliography{biblio}
 
 
