X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/38c1dcfbefcbed8161d2e34081f977f7e1222f64..66d1141218f190b9d6a8997af7d8ef784db3208e:/main.tex

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 605134f..963d74d 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -52,7 +52,8 @@ Universit\'{e} de Franche-Comt\'{e}, France \\
 
 % \section{Second Stage: to Find Closed Genomes}
 % \input{closedgenomes}
-
+\section{Discussion}
+\input{discussion.tex}
 \section{Conclusion}\label{sec:concl}
 
 \bibliographystyle{plain}
