X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/41b0e4e913cfe419d60cb865d8db7cda4741d141..449a44e17a928aa5b2905e62860896ccf83c0ceb:/main.tex?ds=sidebyside

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 605134f..d411c36 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -52,8 +52,10 @@ Universit\'{e} de Franche-Comt\'{e}, France \\
 
 % \section{Second Stage: to Find Closed Genomes}
 % \input{closedgenomes}
-
+\section{Discussion}
+\input{discussion.tex}
 \section{Conclusion}\label{sec:concl}
+\input{conclusion}
 
 \bibliographystyle{plain}
 
