X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/9d33c5f06454db8d752fa7bbe08f9bdaa3977b1a..def3c748d0d7f8073ad9a8602822d8f7e0d36a9c:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index ae1e9d7..bf9d204 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -55,7 +55,6 @@ University of Franche-Comt\'{e}, France \\
 
 \section{Conclusion}\label{sec:concl}
 
-
 \bibliographystyle{plain}
 
 \bibliography{biblio}
