X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/c4e790fc4e8c0442d8ffa296055c2407238ce291..449a44e17a928aa5b2905e62860896ccf83c0ceb:/main.tex?ds=sidebyside

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 963d74d..d411c36 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -55,6 +55,7 @@ Universit\'{e} de Franche-Comt\'{e}, France \\
 \section{Discussion}
 \input{discussion.tex}
 \section{Conclusion}\label{sec:concl}
+\input{conclusion}
 
 \bibliographystyle{plain}
 
