X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/e57451399f06229a5c05937479dd4b5970784794..e9e910d9fdd598e7ddc3f4a4ce4b9e98b69a34ac:/main.tex

diff --git a/main.tex b/main.tex
index b5654bc..4d642f0 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -6,6 +6,7 @@
 \usepackage{cite}
 \usepackage{algorithm}
 \usepackage{algorithmic}
+\usepackage{pdflscape}
 \usepackage{longtable}
 \usepackage{amsmath,mathtools}
 \usepackage[utf8]{inputenc}
