X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/chloroplast13.git/blobdiff_plain/f732f6bb4443a951d307f0faeb33117b78b6e7a5..426deaa7b8cf795ab02b8cd5e6c09da6ca442ea7:/main.tex

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 4d642f0..162054b 100755
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -7,7 +7,7 @@
 \usepackage{algorithm}
 \usepackage{algorithmic}
 \usepackage{pdflscape}
-\usepackage{longtable}
+\usepackage{multirow,longtable}
 \usepackage{amsmath,mathtools}
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 
