X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/cours-maths-dis.git/blobdiff_plain/7af566248fdfee14107fa7d432def80dbf51aae9..a0ee5c712b5f4b3e908e2d16da8ff24d414f5f1e:/partiels/130311S2/main.tex

diff --git a/partiels/130311S2/main.tex b/partiels/130311S2/main.tex
index 6807033..7c35414 100644
--- a/partiels/130311S2/main.tex
+++ b/partiels/130311S2/main.tex
@@ -12,7 +12,7 @@
 \usepackage{epsfig}
 \usepackage{calc}
 \usepackage{tabls}
-\usepackage{slashbox}
+%\usepackage{slashbox}
 \usepackage{times}
 \usepackage{multicol}
 \usepackage{tabularx}
@@ -138,7 +138,7 @@ en  logique propositionnelle.
 \item  \og Si le systÃ¨me fonctionne normalement, le noyau est en Ã©tat de marche.\fg{}
 
 \item \og  Le fait que le systÃ¨me ne soit pas en mode ``multi-user''
-  est une condition suffisante pour Ãªtre en mode "interruption".\fg{}
+  est une condition suffisante pour Ãªtre en mode ``interruption'.\fg{}
 \item \og Le systÃ¨me est en mode ``multi-user'' seulement s'il fonctionne normalement.\fg{}
 \item \og  Soit le noyau est en Ã©tat de marche, soit le systÃ¨me est en mode ``interruption''.\fg{}
 \end{enumerate}
