\begin{itemize}
\item Validité du remplacement de $\sum_{i \in N }q_i^2$ par 
 $\sum_{i \in N }q_i^2 + {\sum_{h \in V, l \in L } \delta.x_{hl}^2}
+ {\sum_{h \in V }\delta.R_{h}^2}$?
\item Résultats expérimentaux avec $\delta = 0,2$
\begin{itemize}
\item $q_i \approx 0,105$ et $0,1 \leq R_h \leq 0,15$ 
\item $\sum_{i \in N }q_i^2 \approx 0.11$ vs. 
$\sum_{i \in N }q_i^2 + {\sum_{h \in V, l \in L } \delta.x_{hl}^2}
+ {\sum_{h \in V }\delta.R_{h}^2} \geq 0,20$
\item Non négligeable!
\end{itemize}
\end{itemize}
