X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/desynchronisation-controle.git/blobdiff_plain/110a1a5d3f942917cabd4b60afa51b0ea2989229..120c13fc4faf264d8b1d3e94c4799860de9e3dea:/IWCMC14/main.tex?ds=sidebyside

diff --git a/IWCMC14/main.tex b/IWCMC14/main.tex
index b887bc2..67018d3 100644
--- a/IWCMC14/main.tex
+++ b/IWCMC14/main.tex
@@ -90,15 +90,15 @@
 \input{convexity}
 \JFC{On doit parler du probleme pour Ps}
 
-\subsection{Directly retreiving the argmin}
+\subsection{Directly retrieving the argmin}
 \input{argmin}
 
 
 
 
-\subsection{Fault-Tolerence Considerations}
+\subsection{Fault-Tolerance Considerations}
+
 
-\
 
 
 \section{Discussion and Future Work}
