X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/desynchronisation-controle.git/blobdiff_plain/30b003311b2d550b2d7fbe8179df2320df1acf2f..110a1a5d3f942917cabd4b60afa51b0ea2989229:/IWCMC14/main.tex?ds=inline

diff --git a/IWCMC14/main.tex b/IWCMC14/main.tex
index 49d816d..b887bc2 100644
--- a/IWCMC14/main.tex
+++ b/IWCMC14/main.tex
@@ -1,4 +1,4 @@
-\documentclass[10pt]{IEEEtran}
+\documentclass{IEEEtran}
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[T1]{fontenc}
 \usepackage[english]{babel}
