X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/desynchronisation-controle.git/blobdiff_plain/e6cd9df3d469f7916d513610d3bc22ab055f790a..ee130e6966e1e2f76dbf655947b04762008e12b9:/IWCMC14/argmin.tex?ds=inline

diff --git a/IWCMC14/argmin.tex b/IWCMC14/argmin.tex
index be684d4..6aae1e5 100644
--- a/IWCMC14/argmin.tex
+++ b/IWCMC14/argmin.tex
@@ -47,8 +47,8 @@ v_h^{(k)}.\dfrac{\ln(\sigma^2/D_h)}{\gamma p^{2/3}} + \lambda_h^{(k)}p
 \max \left\{\epsilon,
 \left(
 \dfrac{
--\lambda_h^{(k)} + \sqrt{(\lambda_h^{(k)})^2 + \dfrac{64}{9}\alpha}
-}{\frac{16}{3}\delta_p}
+-3\lambda_h^{(k)} + \sqrt{(3\lambda_h^{(k)})^2 + 64\delta_p/\gamma.\ln(\sigma^2/D_h)}
+}{16\delta_p}
 \right)^{\frac{3}{5}}
 \right\} \\
 \hline
