\begin{block}{Nombre moyen d'appels à un générateur binaire par bit généré}
$$
\begin{array}{|l|l|l|l|l|l|}
\hline
\textrm{Itérations} & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 
\hline
\textrm{Unaires}         &  19.0 & 22.3  & 23.7 & 25.3 & 27.0\\  
\hline
\textrm{Généralisées}    &  17   & 13    & 11   & 10   & 9\\
\hline
\end{array}
$$
\end{block}


\begin{itemize}
\item Fréqence des configurations non accessibles en 1 itération:
 \begin{itemize}
\item Unaire: $1-\dfrac{n-1}{2^n}$ (croissant).
\item généralisée: $1/2$ (constant), mais décroissance de la fréquence des 
  bits constants.
\end{itemize}
\item Test de NIST: succès dans tous les cas. 
\end{itemize}

