X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/1d675a69268d7b43ff2d7321c7bd44413f1c10a5..ee3d36e30a972a8ed387bd09e148ff498315ae9b:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 0c6234e..7333e05 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -235,11 +235,11 @@ On montre qu'on a des rÃ©sultats similaires.
 % OXFORD
 \input{oxford}
 
-\chapter{Des dÃ©marches plus classiques}
 
-\section{QIM}
 
-\section{STABYLO}
+\chapter{Une dÃ©marche de  marquage de PDF}
+
+\chapter{Une dÃ©marches plus classique de dissimulation: STABYLO}
  \input{stabylo}
 
 
@@ -343,6 +343,12 @@ du chapitre 8}
 \input{annexePreuveMarquageCorrectioncompletude}
 \backmatter
 
+\section{ComplexitÃ© d'Algorithmes de stÃ©ganographie}
+\label{anx:preuve:cplxt}
+\input{annexePreuvesComplexiteStego}
+
+
+
 \bibliographystyle{apalike}
 \bibliography{abbrev,biblioand}
 \listoffigures
