X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/46fc71ad146f83c82660e358a1a1bc2ccc0f00e6..6c27bb49e2e78479b953e969b4e6b4a84a63b8a9:/main.tex?ds=sidebyside

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 4ef11c8..327136e 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -225,7 +225,10 @@ On montre qu'on a des rÃ©sultats similaires.
 \input{14Secrypt}
 
 
-\chapter{Quelques expÃ©rimentations}
+%\chapter{Quelques expÃ©rimentations}
+
+
+\part{Application au masquage d'information}
 
 
 
