X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/9e9f22c16917d3bf287f5e1f0df739200c392594..0d1c31c9837325e2dad26554c2cde3a457455158:/demandeInscription/synthese.tex?ds=inline

diff --git a/demandeInscription/synthese.tex b/demandeInscription/synthese.tex
index 58ad6b7..4a31101 100755
--- a/demandeInscription/synthese.tex
+++ b/demandeInscription/synthese.tex
@@ -148,9 +148,7 @@ Je suis membre de l'Ã©quipe Algorithmique NumÃ©rique DistribuÃ©e (AND) du
 DÃ©partement d'Informatique des SystÃ¨mes Complexes (DISC)
 du laboratoire FEMTO-ST. 
 Je relÃ¨ve de l'Ã©cole doctorale 37 Sciences Pour l'IngÃ©nieur et Microtechniques (SPIM) de l'UFC.
-Mon directeur de recherche pour cette HDR est Pr. J. {\sc Bahi} 
-du dÃ©partement DISC. Son avis, ainsi que celui du directeur de l'Ã©quipe (Pr. R. {\sc Couturier}, du directeur de l'Ã©cole doctorale (PR. P. {\sc Lutz}) 
-et du directeur du dÃ©partement (Pr. O. {\sc Kouchnarenko}) sont donnÃ©s en annexes. 
+Les avis du directeur de l'Ã©quipe AND (Pr. R. {\sc Couturier} et du directeur du dÃ©partement DISC (Pr. O. {\sc Kouchnarenko}) sont donnÃ©s en annexes. 
 
 
 % \subsection{Avis du directeur de l'Ã©quipe}\label{sec:avis:directeur:equipe}
