X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/9ed4f504a9b9dd9704b62305d743e177a9ae6f72..148e6fe3fc164ce0c37454354e0815c398cdea62:/main.tex?ds=sidebyside

diff --git a/main.tex b/main.tex
index ce52fff..6f775c5 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -165,7 +165,7 @@ de l'asynchronisme en terme de vitesse de convergence.
 
 
 
-\JFC{Mixage}
+
 
 
 
