X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/d81b15b2024adaf639e9d4a85934a5b5722c1bf1..01003216d61845263ad195f3ecf7334817d60407:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index e2161f1..1c00650 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -376,8 +376,11 @@ du chapitre 8}
 
 \chapter{Preuves sur les gÃ©nÃ©rateurs de nombres pseudo-alÃ©atoires}\label{anx:generateur}
 \input{annexePreuveDistribution}
+
 \section{Codes de Gray Ã©quilibrÃ©s par induction}
 \input{annexePreuveGrayEquilibre}
+
+\section{Majoration du temps d'arrÃªt}
 \input{annexePreuveStopping}
 
 \chapter{Preuves sur le marquage de mÃ©dia}\label{anx:marquage}
@@ -391,7 +394,7 @@ du chapitre 8}
 \input{annexePreuveMarquageCorrectioncompletude}
 \backmatter
 
-\section{ComplexitÃ© d'Algorithmes de stÃ©ganographie}
+\section{ComplexitÃ©s d'algorithmes de stÃ©ganographie}
 \label{anx:preuve:cplxt}
 \input{annexePreuvesComplexiteStego}
 
