X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/e3c2188521eaa2c6e2c6eee2da43b0f42fc47a89..251b65007a909068d3344bd82b7c5ec0ffb0a21a:/main.tex?ds=inline

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 79ec26a..a5fb394 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -155,7 +155,7 @@ Blabla blabla.
 \input{sdd}
 
 
-\chapter[Preuve de convergence de systÃ¨mes boolÃ©ens]{Preuve automatique de  convergence de systÃ¨mes boolÃ©ens}
+\chapter[Preuve de convergence de systÃ¨mes boolÃ©ens]{Preuve automatique de  convergence de systÃ¨mes boolÃ©ens}\label{chap:promela}
 \input{modelchecking}
 
 
@@ -185,7 +185,7 @@ Blabla blabla.
 \section{Preuve de continuitÃ© de $G_f$ dans $(\mathcal{X},d)$}\label{anx:cont}
 \input{annexecontinuite.tex}
 
-\section{Preuve de Correction et de complÃ©tude de l'approche de vÃ©rification de convergence Ã  l'aide de SPIN}
+\section{Preuve de Correction et de complÃ©tude de l'approche de vÃ©rification de convergence Ã  l'aide de SPIN}\label{anx:promela}
 \input{annexePromelaProof}
 
 \backmatter
