X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hdrcouchot.git/blobdiff_plain/ee3d36e30a972a8ed387bd09e148ff498315ae9b..322d0e3286e2bc9cae4178aa7488b5631c57a8ba:/stabylo.tex?ds=sidebyside

diff --git a/stabylo.tex b/stabylo.tex
index e926915..dda07a4 100644
--- a/stabylo.tex
+++ b/stabylo.tex
@@ -197,9 +197,76 @@ attribuÃ© Ã  STABYLO.
 \label{fig:compared} 
 \end{figure}
 
+\section{StÃ©ganalyse de STABYLO}\label{sec:steg:stabylo}
+Comme dans le chapitre~\ref{chap:watermarking}, 
+la base BOSS~\cite{Boss10} de 10,000 images (au format RAW, de taille $512\times 512$ en niveau de gris) a Ã©tÃ© Ã  nouveau prise pour Ã©valuer 
+le schÃ©ma face Ã  une Ã©preuve de  stÃ©ganalyse.
+Pour des rapport entre le nombre de  bits embarquÃ©s par
+rapport au nombre de pixels  entre 1/2 et 1/9, le choix de la 
+la matrice dupliquÃ©e dans STC est celui Ã©noncÃ© dans les travaux de 
+Filler~\cite{FillerJF11}.
+
+
+Le schÃ©ma STABYLO a Ã©tÃ© systÃ©matiquement comparÃ© Ã  HUGO, 
+EAISLSBMR~\cite{Luo:2010:EAI:1824719.1824720},  WOW et UNIWARD
+pour les stratÃ©gies fixes (10\%) et adaptives.
+Pour Ã©tablir la valeur de cette derniÃ¨re stratÃ©gie, le filtre de Canny a Ã©tÃ© 
+paramÃ©trÃ© avec une valeur de $T=3$. 
+Lorsque $b$ vaut 7, la taile moyenne du message pouvant Ãªtre embarquÃ© est de 
+16,445, \textit{i.e.},  un taux d'embarquement moyen de 6,35\%.
+Pour chaque image, le nombre de bits embarquÃ© par STABYLO est mÃ©morisÃ© et il 
+est demandÃ© Ã  chacun des autres schÃ©mas d'embarquer ce mÃªme nombre de bits. 
+
+
+\begin{table*}
+\begin{center}
+\begin{small}
+\setlength{\tabcolsep}{3pt}
+\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
+\hline
+SchÃ©ma & \multicolumn{3}{c|}{STABYLO} & \multicolumn{2}{c|}{HUGO}& \multicolumn{2}{c|}{EAISLSBMR} &  \multicolumn{2}{c|}{WOW} &  \multicolumn{2}{c|}{UNIWARD}\\
+\hline
+StrÃ©tÃ©gie & fixe &   \multicolumn{2}{c|}{adapt. ($\approx$6.35\%)}  & fixe & adapt. & fixe & adapt. & fixe & adapt. & fixe & adapt. \\
+\hline
+Ratio & 10\% &     +STC(7) & +STC(6)   & 10\%& $\approx$6.35\%& 10\%& $\approx$6.35\% & 10\%& $\approx$6.35\%& 10\%& $\approx$6.35\%\\ 
+\hline
+Ensemble Classifier & 0.35 & 0.47 & 0.47     & 0.48 &  0.49  &  0.43  & 0.47 & 0.48 & 0.49 & 0.46 & 0.49 \\
+
+\hline
+\end{tabular}
+\end{small}
+\end{center}
+\caption{Steganalyse de STABYLO\label{table:steganalyse}.} 
+\end{table*}
+
+
+Etant considÃ©rÃ©  comme le plus exact 
+stÃ©ganalyseur dans le domaine spatial, 
+Ensemble Classifier~\cite{DBLP:journals/tifs/KodovskyFH12}
+a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© avec les caractÃ©ristiques  
+CCPEV et  SPAM~\cite{DBLP:dblp_conf/mediaforensics/KodovskyPF10}.
+Les valeurs des erreurs moyennes de la phase de test sont reprises    
+au tableau~\ref{table:steganalyse}.
+Les schÃ©mas HUGO,  WOW et UNIWARD sont moins facilement dÃ©tectables que 
+STABYLO (mais Ã  quel prix concernant la complexitÃ©). 
+EAILSBMR obtient des rÃ©sultats semblables Ã  STABYLO, mais encore pour 
+une complexitÃ© plus Ã©levÃ©e.
+Pour Ãªtre complet, la figure~\ref{fig:error} montre enfin 
+que lorsque les  taux d'embarquement  sont plus Ã©levÃ©s, 
+STABYLO a une sÃ©curitÃ© moindre par rapport 
+aux quatre autres schÃ©mas.
+\begin{figure}
+\begin{center}
+\includegraphics[scale=0.5]{images/error}
+\end{center}
+\caption{Erreurs moyennes lors des tests obtenus par Ensemble Classifier}
+\label{fig:error} 
+\end{figure}
 
-
-
-
-
-
+\section{Conclusion}
+Le schÃ©ma STABYLO a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© comme une mÃ©thode efficace de stÃ©ganographie
+ayant des rÃ©sultats comparables 
+Ã  HUGO, WOW et  UNIWARD.
+pour de faibles taux d'embarquement.
+L'accent a Ã©tÃ© mis sur la complexitÃ© de l'approche pour une implantation
+effective, mÃªme sur des dispositifs Ã  faible capacitÃ© de calcul.
\ No newline at end of file
