X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/hpcc2014.git/blobdiff_plain/923e1fe5e990dcc4a47997cc9cfe37cffda3159a..47f39bbe8a74e2196cfaab5c08f623dd295642c7:/hpcc.tex

diff --git a/hpcc.tex b/hpcc.tex
index 02940f0..99d8c38 100644
--- a/hpcc.tex
+++ b/hpcc.tex
@@ -425,7 +425,7 @@ The authors would like to thank\dots{}
 % adjust value as needed - may need to be readjusted if
 % the document is modified later
 \bibliographystyle{IEEEtran}
-\bibliography{hpccBib}
+\bibliography{IEEEabrv,hpccBib}
 
 \end{document}
 
