X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy.git/blobdiff_plain/19523ee5dd2ff4cacca09afc323219b043df3752..54f46121a75e956d34732d72d492999871eb2658:/paper.tex?ds=sidebyside

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index 3e0f96d..5d40a37 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -34,7 +34,7 @@
     University of Franche-ComtÃ©\\
     IUT de Belfort-MontbÃ©liard, 19 avenue du MarÃ©chal Juin, BP 527, 90016 Belfort cedex, France\\
     Fax  : +33~3~84~58~77~32\\
-    Email: \{jean-claude.charr, ahmed.fanfakh\_badri\_muslim, raphael.couturier, arnaud.giersch\}@univ-fcomte.fr
+    Email: \{jean-claude.charr,raphael.couturier,ahmed.fanfakh\_badri\_muslim,arnaud.giersch\}@univ-fcomte.fr
    }
   }
 
