X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy.git/blobdiff_plain/2f6891af3cdf6a36232d6fb966ca71d3b3096641..c641ff991502cbd6fe5c898dfbe0b89fe20a9781:/paper.tex?ds=sidebyside

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index 06dbb30..949c10c 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -6,8 +6,6 @@
 \usepackage{algpseudocode}
 \usepackage{graphicx,graphics}
 \usepackage{subfig}
-\usepackage{listings}
-\usepackage{colortbl}
 \usepackage{amsmath}
 
 \usepackage{url}
