X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy.git/blobdiff_plain/44fd629ef4ec2b0ae723f92d30015d4930f34b16..132356b5bad42bddfb196b55a6b58d8d8fe60f90:/paper.tex

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index f3bc3db..bd81c22 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -374,7 +374,7 @@ performance) at the same time, see Figure~(\ref{fig:r1}).  Then our objective
 function has the following form:
 \begin{equation}
   \label{eq:max}
-  Max Dist = \max_{j=1,2,\dots,F}
+  \textit{Max Dist} = \max_{j=1,2,\dots,F}
       (\overbrace{P^{-1}_\textit{Norm}(S_j)}^{\text{Maximize}} -
        \overbrace{E_\textit{Norm}(S_j)}^{\text{Minimize}} )
 \end{equation}
