X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy.git/blobdiff_plain/6ca9e59079fd465ed14bdf659d8c3d9b6e0c0ab9..e10a2fae800c41166633eabe0cff9e7815befda7:/paper.tex?ds=sidebyside

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index 91fa988..e62908a 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -4,7 +4,7 @@
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[english]{babel}
 \usepackage{algpseudocode}
-\usepackage{graphicx,graphics}
+\usepackage{graphicx}
 \usepackage{subfig}
 \usepackage{amsmath}
 
