X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy.git/blobdiff_plain/f52703a2c13a4e69525be6ce9883eead2f96eb6f..ce10e8df1478836eacce6e21a47c71d666d84561:/paper.tex?ds=inline

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index 2838f2d..fb35820 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -203,7 +203,7 @@ our paper is to present a new online scaling factor selection method which has t
 %   paper in homogeneous clusters}
 
 
-\section{Energy model for homogeneous platform}
+\section{Energy model for a homogeneous platform}
 \label{sec.exe}
 Many researchers~\cite{9,3,15,26} divide the power consumed by a processor into
 two power metrics: the static and the dynamic power.  While the first one is
