X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy.git/blobdiff_plain/fee64fcb60f40dd77da66ab700cae962ede23ad4..2a89f90737f792d555cc0f55afa68d1a7b937251:/paper.tex?ds=inline

diff --git a/paper.tex b/paper.tex
index a89ffb1..ffed39e 100644
--- a/paper.tex
+++ b/paper.tex
@@ -36,7 +36,8 @@
     FEMTO-ST Institute\\
     University of Franche-ComtÃ©\\
     IUT de Belfort-MontbÃ©liard, 19 avenue du MarÃ©chal Juin, BP 527, 90016 Belfort cedex, France\\
-   % Fax  : +33~3~84~58~77~32\\
+    % Telephone: \mbox{+33 3 84 58 77 86}, % RaphaÃ«l
+    % Fax: \mbox{+33 3 84 58 77 81}\\      % Dept Info
     Email: \email{{jean-claude.charr,raphael.couturier,ahmed.fanfakh_badri_muslim,arnaud.giersch}@univ-fcomte.fr}
    }
   }
