X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/3788a03b1a0b6615c3d7c55d9fa3db14cbc14dd7..f3cf0704d3eda961da14e645ece3de366285e123:/Heter_paper.tex?ds=sidebyside

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 3ef5f18..80a148f 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -923,7 +923,7 @@ to be executed on 1, 4, 9, 16, 36, 64, or 144 nodes.
     \hline
     MG      &  3.27     &   1534.70     & 29.27    & 14.35         & 14.92    \\
     \hline
-    EP      &  5.05     &   5471.1084   & 27.12    &  3.11         & 24.01    \\
+    EP      &  5.05     &   5471.11     & 27.12    &  3.11         & 24.01    \\
     \hline
     LU      & 73.92     & 101339.16     & 21.96    &  3.67         & 18.29    \\
     \hline
@@ -1117,7 +1117,7 @@ degradation.
     \hline
     CG      &  2812.38        & 36.36       &  6.80         & 29.56    \\
     \hline
-    MG      &   825.427       & 38.35       &  6.41         & 31.94    \\
+    MG      &   825.43        & 38.35       &  6.41         & 31.94    \\
     \hline
     EP      &  5281.62        & 35.02       &  2.68         & 32.34    \\
     \hline
@@ -1148,7 +1148,7 @@ degradation.
     \hline
     MG      & 29.49 & 33.78   & 3.74 & 6.41    & 25.75 & 27.37   \\
     \hline
-    LU      & 19.55 & 28.33   & 0.0  & 0.01    & 19.55 & 28.22   \\
+    LU      & 19.55 & 28.33   & 0.00 & 0.01    & 19.55 & 28.22   \\
     \hline
     EP      & 28.40 & 27.04   & 4.29 & 0.49    & 24.11 & 26.55   \\
     \hline
