X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/453664b6bc4c3d4cfee00082a2f26ada681f08a5..bddd7466e25adccae000e02d733508c45f397bd0:/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex?ds=inline

diff --git a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
index ccccc7f..31d1182 100644
--- a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
+++ b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
@@ -107,7 +107,7 @@
 
 
 
-\title{\AG[]{Optimizing Energy Consumption with DVFS\dots}Energy Consumption Reduction with DVFS for Message \\
+\title{Optimizing Energy Consumption with DVFS for Message \\
          Passing Iterative Applications on \\
                     Grid Architectures} 
   
@@ -846,8 +846,6 @@ selected clusters and are presented in Table~\ref{table:grid5000}.
 \begin{figure}[!t]
   \centering
   \includegraphics[scale=0.6]{fig/power_consumption.pdf}
-  \AG{I don't understand the labels on the horizontal axis: 10:30:37, 10:30:38,
-    etc.}
   \caption{The power consumption by one core from the Taurus cluster}
   \label{fig:power_cons}
 \end{figure}
