X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/4e4894da5221f2b395de5db0df84cb7ff5c719a7..bddd7466e25adccae000e02d733508c45f397bd0:/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex?ds=sidebyside

diff --git a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
index 403272c..31d1182 100644
--- a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
+++ b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
@@ -107,7 +107,7 @@
 
 
 
-\title{\AG[]{Optimizing Energy Consumption with DVFS\dots}Energy Consumption Reduction with DVFS for Message \\
+\title{Optimizing Energy Consumption with DVFS for Message \\
          Passing Iterative Applications on \\
                     Grid Architectures} 
   
