X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/9f4bee3b89adef27a03e4556ed97e9c09b5524b8..397e5e999fa9e8d60d94e5e3f15302b14c1e54e9:/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex

diff --git a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
index c09b3df..1d2081f 100644
--- a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
+++ b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
@@ -107,9 +107,9 @@
 
 
 
-\title{Energy Consumption Reduction with DVFS for Message \\
+\title{\AG[]{Optimizing Energy Consumption with DVFS\dots}Energy Consumption Reduction with DVFS for Message \\
          Passing Iterative Applications on \\
-                    Grid Architecture} 
+                    Grid Architectures} 
   
 
 
