X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/ae4205bc9418338313230d74a367e51a6aba3d00..c911c7db174d7bc2cd2a2893deceb956fff0e02b:/Heter_paper.tex

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 634ccff..2f78db5 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -670,7 +670,7 @@ The benchmarks have seven different classes, S, W, A, B, C, D and E, that repres
   \label{table:grid5000}
 \end{table} 
 
-T
+
 
 
 \subsection{The experimental results of the scaling algorithm}
