X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/be2809607b56c8e580cd8ecbcaa3baac2fe3dd95..83482b6bebc94e878b3aa52c290509321fdca09c:/Heter_paper.tex?ds=inline

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 9f2d192..a88d174 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -613,7 +613,7 @@ which results in bigger energy savings.
     \EndWhile
     \State  Return $Sopt_1,Sopt_2,\dots,Sopt_N$
   \end{algorithmic}
-  \caption{Heterogeneous scaling algorithm}
+  \caption{frequency scaling factors selection algorithm}
   \label{HSA}
 \end{algorithm}
 
