X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/c911c7db174d7bc2cd2a2893deceb956fff0e02b..7c3b1f8043c9badb515d44ca95d88a77c8c3953c:/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex?ds=inline

diff --git a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
index 7969c4b..8c6061c 100644
--- a/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
+++ b/mpi-energy2-extension/Heter_paper.tex
@@ -221,7 +221,7 @@ scaling (DVFS) is one of them. It can be used to reduce the power consumption of
 
 \begin{keyword}
 \textcolor{blue}{
-DVFS \sep heterogeneous grid \sep energy consumption \sep performance prediction  \sep energy and performance trade-off  \sep frequencies selecting algorithm }
+DVFS \sep heterogeneous grid \sep energy consumption  \sep performance prediction  \sep energy and performance trade-off  \sep frequencies selecting algorithm }
 
 %% keywords here, in the form: keyword \sep keyword
 
@@ -1331,4 +1331,4 @@ supporting his work.
 
 \end{document}
 
-%% End of file `ecrc-template.tex'. 
+
