X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/d2d20258293fd33d5f54a56c5d6ec86d05226ab9..88ca69b0273314e1fb1b061bd1bf75accff40205:/Heter_paper.tex

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 124add2..b7e61b8 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -679,10 +679,10 @@ The results of applying the proposed scaling algorithm to NAS benchmarks is demo
 
 \begin{figure}
   \centering
-  \subfloat[Balanced nodes type scenario]{%
+  \subfloat[CG, MG, LU and FT Benchmarks]{%
     \includegraphics[width=.23185\textwidth]{fig/avg_eq}\label{fig:avg_eq}}%
   \quad%
-  \subfloat[Imbalanced nodes type scenario]{%
+  \subfloat[BT and SP benchmarks]{%
     \includegraphics[width=.23185\textwidth]{fig/avg_neq}\label{fig:avg_neq}}
   \label{fig:avg}
   \caption{The average of energy and performance for all NAS benchmarks running with difference number of nodes}
