X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/e638338c1cc32044b2b1782b02457903d228827d..25bac5f09bcaab7f2c6f2bffed23db786c923dc8:/Heter_paper.tex

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 4f62cc6..e107a6e 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -59,9 +59,9 @@
 
 \begin{document}
 
-\title{Energy Consumption Reduction for \\
+\title{Energy Consumption Reduction with DVFS for \\
   Message Passing Iterative Applications on \\
-  Heterogeneous Architectures Using DVFS}
+  Heterogeneous Architectures}
 
 \author{%
   \IEEEauthorblockN{%
